IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0.2
0
0.4
0.15
LINE
0.8
0
0.4
0.15
LINE
0.8
0
0.9
0.17
LINE
0.9
0.17
1
0.17
LINE
0.9
0.17
0.8
0.25
LINE
0.4
0.15
0.8
0.3
LINE
0.4
0.15
0.15
0.2
LINE
0
0.2
0.15
0.2
LINE
0.15
0.2
0.17
0.65
LINE
0.17
0.65
0.15
0.8
LINE
0
0.8
0.15
0.8
LINE
0.15
0.8
0.2
1
LINE
0.17
0.65
0.7
0.7
LINE
0.7
0.7
0.8
0.3
LINE
0.7
0.7
0.88
0.8
LINE
0.88
0.8
0.8
1
LINE
0.88
0.8
